百乐门手游

请登录注册微信登录
二维码
查看网站
查看网站
收藏本站我的资料

百乐门手游:大化瑶城物业有限百乐门手游开展水岸廊桥景区地下停嘲倮置攀钟巍消防安全演练

发表时间:2021-08-09 16:57

加强消防安全工作和应对突发事件的处理能力,检验地下停嘲倮置攀钟巍消防系统的功能,增强地下停嘲倮置攀钟巍物业管理人员的消防意识和火灾应急处置能力,熟悉消防程序及自身消防职责,准确认识消防系统的位置及使用方法,提高百乐门手游部门相互协调配合的能力,有效防范突发公共安全事件。2021年8月7日大化瑶城物业有限百乐门手游组织全体员工到达水岸廊桥景区地下停嘲倮置攀钟巍进行消防设施操作、伤员转移救护和应急逃生疏散演练。

图片1.jpg

(图为:组长蒙晓瑜在做演练前的工作分配)

按照演练计划,下午16:00地下停嘲倮置攀钟巍E区发生火灾,火势蔓延快、疏散人员多、扑救困难、火情复杂,消防控制室接到警报说明区发生区域后,通知值班员人员到现场确认火灾原因,根据现场人员反馈火灾是由电瓶嘲倮置攀钟武电电线短路引起的,火势正在扩大,无法使用灭火器扑灭,并且现场有伤员,请速派人员到现场支援拨打119和120报警电话,消防控制室收到反馈后立即拨打报警电话,并组织人员赴火灾现场救援,进行消防扑救和伤员转移,一切都按照消防应急预案有序地进行。随后火情成功被扑灭,火警解除。

图片2.jpg

(图为:消防监控室花冠宇接收火情)

图片3.jpg

(图为:救护组晁瑶清正在做伤员心肺复苏)

图片4.jpg

(图为:救护组戴建雄、唐康、晁瑶清在为伤员做转移)

图片5.jpg

(图为:灭火组唐秀森正在使用消防栓)

通过此次消防安全演练,物业百乐门手游全体职工对消防安全意识和火灾应急处置能力有了进一步的提升,不仅掌握了消防设施设配的使用,以及火灾逃生的技能,还增强了消防安全预警的应对能力。

文章分类: 新闻资讯子百乐门手游动态
分享到:
澳门百乐门(2025已更新)最新版本